de	user.flash.create.success
de	Nutzer wurde erfolgreich hinzugefügt.

de	user.flash.edit.success
de	Nutzer wurde erfolgreich bearbeitet.

de	user.flash.delete.success
de	Nutzer wurde erfolgreich gelöscht.

de	user.firstname
de	Vorname

de	user.lastname
de	Nachname

de	user.username
de	Anmeldename

de	user.action
de	Aktion

de	user.email
de	eMail

de	user.password
de	Passwort

de	user.role
de	Rolle

de	user.active
de	Aktiv

de	user.flash.username.na
de	Der gewählte Anmeldename ist bereits vergeben!

de	user.delete.ask
de	Diesen Nutzer wirklich löschen?

de	user.lastaction
de	Letzte Aktion

de	user.password.hint
de	Das Passwort muss mind. 8 Zeichen lang sein.

de	user.password.error
de	Dein Passwort ist möglicherweise zu kurz.

de	ROLE_ADMIN
de	Admin

de	ROLE_USER
de	Standardnutzer

de	ROLE_RESERVATIONS_RO
de	Reservierungsübersicht lesend